-- =============================================================================
-- 种子数据：Web 管理后台默认管理员账号
-- 数据库：zqyy_app
-- 关联需求：Requirements 1.1（用户认证）
-- =============================================================================
-- 默认密码：admin123（bcrypt hash，cost=12）
-- 生产环境部署后务必立即修改密码
-- =============================================================================

INSERT INTO admin_users (username, password_hash, display_name, site_id, is_active)
VALUES (
    'admin',
    '$2b$12$2MTWlJKL0HTgHIkv5Rmpie2pQ9PkeJu0iciLbzPEpPcA94ZakIQzq',
    '默认管理员',
    1,
    TRUE
)
ON CONFLICT (username) DO NOTHING;
