-- OS 分级分配：新增 3 条任务引擎参数
-- 依赖：biz.cfg_task_generator_params 表已存在（P17 创建）

BEGIN;

INSERT INTO biz.cfg_task_generator_params (site_id, param_key, param_value, description)
VALUES
    (NULL, 'escalation_comanage_multiplier', 3.0, '升级到 COMANAGE 的倍数阈值（任务未完成时长 / 理想到店周期）'),
    (NULL, 'escalation_pool_multiplier',     5.0, '转移到 POOL 的倍数阈值（任务未完成时长 / 理想到店周期）'),
    (NULL, 'default_ideal_interval_days',   10.0, '无历史数据时的兜底到店周期（天）')
ON CONFLICT (site_id, param_key) DO NOTHING;

COMMIT;

-- ROLLBACK:
-- DELETE FROM biz.cfg_task_generator_params
-- WHERE site_id IS NULL
--   AND param_key IN ('escalation_comanage_multiplier', 'escalation_pool_multiplier', 'default_ideal_interval_days');
