-- ============================================================
-- ODS 表与 API JSON 字段对齐迁移
-- 自动生成于 2026-02-13
-- 基于: docs/api-reference/ 文档 vs billiards_ods 实际表结构
-- 比对逻辑: camelCase → snake_case 归一化后再比较
-- ============================================================
--
-- 结论: 22 张 ODS 表全部与 API JSON 字段对齐，无需任何 ALTER 操作。
--
-- stock_goods_category_tree 的 goodsCategoryList/total 为响应包装层字段，
-- ODS 表已正确展开存储数组内的记录级字段（id, category_name, pid 等），
-- 不需要将包装层字段作为列添加。
--
-- 无需执行此文件。
